Рассказ скачан на сайте http://eromo.org

Название: Как то так...

Привет. Это произошло 4 года назад, мне тогда было 34. Я обычная, стройная, нормальная, семейная девушка. Как то с мужем были в гостях у друзей. Мы дружили долго с одной, тоже семейной парой, отношения с ними были можно сказать родственные, они нас моложе где то на 6 лет. Ну как полагается в гостях, мы выпили, повеселились и пришла пора расходиться по домам. Муж подруги решил нас проводить, жена его устала и легла спать. По дороге домой мужчины купили еще себе выпить и решили еще посидеть у нас дома. Придя домой наш провожатый друг и мой муж расположились на кухне догоняться. Я накрыла на стол, распрощалась с ребятами и ушла в душ, потом спать в супружеское ложе. Я знала, что они посидят немного и разойдутся. После душа я надела короткую сорочку и трусики, улеглась спать, уснула я быстро. Мой муж часто ночами, когда все уже спали, наваливался на меня сонную и был отличный секс. Пробуждалась я от неожиданного секса это придавало страсть. Так вот в этот раз я стала просыпаться от тяжести навалившегося тела и при этом я почувствовала, что у меня задрана сорочка, грудь открыта. Первая мысль была, что это как всегда мой муж решил с пьяну пошалить и естественно я просыпаясь поддавалась его желанию. Я поняла, что уже без трусиков, видимо он с меня снял их до того, как навалился на меня. У меня были раскинуты ноги и я стала чувствовать прикосновения члена. Член как то непосвойски толкался, пытаясь найти вход, но безуспешно. Муж ловко всегда устраивался находил свое место, а в этот раз как то медленно, наслаждаясь моментами, не торопясь упирался членом мне между ног. При этом как то тяжело дыша мне шею, одной рукой придерживая и прижимая рукой меня за попу, а другой трогая грудь. Меня начинает это настораживать, но я отвлеклась членом, который просто не мог проникнуть в меня, при этом найдя вход и тычась , не проникая. Мне показалось, что головка члена стала больше, у моего мужа средний раз мер и узкий член, а этот толстоват. Но пока я не опомнилась, обе руки опустились и охватили мои бедра и огромной силой притянули к себе. Я ощутила огромную головку члена в себе, так как я была сухая, не возбуждена, член не вошел весь и стал как то тупо без движений вталкиваться в меня. Меня осенило, что это не мой муж. Секундная паника, в голове пробежала мысль, что это наш друг, шок, я стала тихо отодвигаться от него, стучать по спине, но не кричала, была тишина, я боялась напугать домашних. Он понял о моей догадки, крепче сжал ягодицы боясь, что его добыча улизнет. Не вынимая члена он начал вталкивать его глубже, навалившись всем торсом на меня и приговаривая тише...тише...тише...Я не могла ничем сдвинуть с себя эту тяжесть. Просто шептала ...пусти...очнись...не надо.... Член был не маленький и толст, но вошел он до конца, я его ощущала в себе полностью. Двигался он осторожно, боясь выскочить из меня, чтоб я при случае не ускользнула....никаких поцелуев, видимо боялся укусов. Я думала только об одном, чтобы быстрее все закончилось и чтоб никто не проснулся. Уже тупо молчала. Он молча долбил меня так же не спеша, я уже почувствовала, что намокла и он легче двигался во мне, при этом лицом упершись мне в шею тихо дышал в такт. Мои руки уже не стучали по нему, были раскинуты на кровати. Тяжесть его, мне не давала вдохнуть полностью воздуха,......быстрее бы он всё........думала я. И тут толчки стали быстрее, увереннее, я почувствовала, что член во мне напрягся и в этот момент я просто стала кончать, так же молча....он кончал со мной одновременно....его сперма стекала и стекала, он всё так же двигался тихо и молча. На какое то время он обмяк на мне, потом встал, взял вещи и вышел, я слышала, как захлопнулась за ним входная дверь. Он ушел. Я встала, с меня все струилась сперма, прошла на кухню, там за столом сладко спал мой муж..... Это было что то. То что произошло я не могу забыть.