# расслабься милый (2)

Eromo.Org

Рассказ скачан на сайте http://eromo.org Название: расслабься милый (2)

Итак,после двух небольших грушек мой пациент направился в уборную. Но ведь литра воды совершенно не достаточно, что бы промыть двухметрового юношу призывного возраста)) И я с упоением начала готовить новую клизму. Разведя в 2,5 литрах воды немного жидкого мыла и вазелинового масла, я влила раствор в подготовленную ранее резиновую кружку Эсмарха,привентила к ней мой любимый наконечник и повесила на гвоздь. Ну все готово) А где же мой мальчик? Его я обнаружила в ванной,он мыл руки после долговременного заседания в уединенном уголке. Он обернулся и произнес: –Спасибо, было вполне терпимо. –Да??? А та лужица спермы на паркете сказала бы больше) –Пожалуй, в поликлинике мне бы пришлось хуже,-буркнул он покраснев. –Ну,милый,у меня тоже не все будет так легко.Пойдем. –Что? Куда? Ты хочешь сделать мне еще? –Естественно. Такого количества воды,которое было в тебя влито, едва ли хватило бы первокласснику. –Мне же только для узи –Вот именно для того что бы на узи было все хорошо видно и надо как можно лучше промыть кишечник. Сейчас все будет немного дольше, только и всего,-бодро воскликнула я. Мы вновь переместились в мою комнату, играющую сегодня роль клизменной. Юноша застыл с открытым ртом, глядя на конструкцию, которой я была готова воспользоваться для новой экзекуции с его попочкой. –Ну же, смелее,-скомандовала я,-ложись на левый бочок, колени к животику и старайся дышать равномерно. –Это слишком много, в меня и не войдет столько! Я стараясь быть абсолютно спокойной подошла к комьютеру и вывела на экран объемы клизм в зависимости от веса пациента. –Видишь? Это совсем не много, с твоими параметрами можно вливать гораздо больше, но 2,5 литров должно хватить. В поликлинике влили бы не меньше,только без подготовки и всяческих уговоров. Я начинала закипать – Ладно-ладно. Я понял,-произнес он и вытянулся на диване. –Колени к груди. Ага, вот так, отлично. Этот наконечник побольше, так что давай-ка посторайся расслабиться, что б не как в первый раз было, а то попу поранить можно. Я обильно нанесла на палец вазелин и полезла в заветную дырочку. Смазывание прошло без нареканий. –Готовься, сейчас будет чуточку больно. В диаметре наконечник был около двух сантиметров. Я приставила его к анусу своего возлюбленного и осторожно надавила. Послышались громкие вздохи, наконечник начал погружаться. Когда он был где-то на середине своего пути парень застонал. –Ну ничего-ничего. Поверь мне твой член побольше будет, я ж не плачу! Скоро наконечник ,наконец, погрузился на полную глубину. Мне стало жаль моего зайчика, он же не подготовленный, конечно,больно сразу таким наконечником в девственную попу. Но поздно, уже вставили. –Ты у меня просто умничка,-нежно проворковала я,-сейчас пустим водичку, все будет хорошо., потерпи немножечко. Я повернула кран, вода с шумом ринулась в попку моего бедного малыша. Первое время он лежал спокойно, через пару минут начал пыхтеть и сучить ножками. Я придерживала наконечник и просила его успокоиться. Но он никак не мог этого сделать, тянул руки к попе, пытался вынуть наконечник, ругался. Мне пришлось сесть на него верхом и прижать к кровати. Если бы не наконечник,который крепко сидел в его попе и вода, уже довольно сильно распиравшая его изнутри,он бы без труда спихнул меня, а сейчас не мог. Через несколько мгновений вода закончилась, я аккуратно слезла с пациента,вытерла ему слезы и извлекла наконечник.