# Ломая уретру

Eromo.Org

Рассказ скачан на сайте http://eromo.org Название: Ломая уретру

Я сидела на гинекологическом кресле с широко разведенными ногами. Кожаные ремни не давали никакой возможности пошевелиться. Было очень страшно. Врач сказал: –Мы начинаем. Он достал внушительную ампулу и набрал ее содержимое в шприц. –Сейчас я сделаю тебе укол в промежность. Будет больно. Я чувствовала, как бешено стучит мое сердце. Закрыла глаза чтобы не видеть эту ужасную иголку. –Приготовься, я начинаю. От прикосновения я вскрикнула. Но это был лишь ватный тампон. Врач протер мою промежность спиртом. Я вся напряглась. И тут я почувствовала прикосновение иглы прямо под клитором. Врач не торопился. Игла натянула кожу, а потом проникла вовнутрь. Очень больно. Игла продвигается все глубже. –Сейчас я буду вводить раствор. Попробуй не кричать. И врач начал. Стало больно. Очень больно. Под конец невыносимо. Я кричала как будто меня режут. В глазах потемнело. Но когда стало совсем нестерпимо, игла выскользнула из моей измученной промежности. Врач снова протер все спиртом. –Хорошо. Теперь перейдем к делу. Сегодня твоя уретра перенесет такое, о чем ты и подумать не могла. Начнем с очищения твоего мочевого пузыря. Врач развел мои половые губы и начал вставлять катетер. Он царапал уретру. Было очень больно. Осознание собственной беспомощности угнетало еще больше. Из глаз катились слезы. Я стонала. И вот врач с силой надавил на катетер, и он проник в мочевой пузырь. По трубке потекла моча. –Отлично. Теперь небольшая уретральная клизма. Этого я боялась. Врач приготовил раствор из дистиллированной воды с мылом. Я прикусила губу. Жидкость хлынула в меня с довольно сильным напором. Мыльный раствор раздражал и сильно драл внутренность мочевого пузыря. Вода распирала меня все сильнее и сильнее. Мне казалось, что мочевой пузырь вот-вот лопнет. Врач закончил и закрыл конец катетера чтобы жидкость не вытекала из меня. –Подождем немного. Надо чтобы мочевой пузырь был хорошенько промыт. Думаю. Получаса будет достаточно Ужас. Боль становилась все более невыносимой. Я стонала, срываясь на крик, пыталась дернуться, но связана я было очень крепко. Минуты казались бесконечными. Врач, видя мои мучения, сказал: –Ну что ж, раз ты настолько не можешь терпеть, мы тебя отвлечем. Клин клином вышибают. Сейчас будет так больно, что ты забудешь про клизму. Знаешь что такое укол магнезия? Сердце упало в пятки, я захлебывалась слезами. С магнезией я была знакома. Мне делали эти уколы. Они настолько болезненны, что после каждого попа болит еще минут двадцать. Про процесс введения я вообще молчу. –Что ж, до твоей попки добираться не очень-то удобно. Ну ладно, промежность вполне удобно расположена для укола. Врач набрал шприц. На этот раз ватный тампон коснулся меня где-то между вагиной и анальным отверстием. Затем игла. Боль. Ужасная. Крик. Я рыдала. Врач подождал минутку пока я немного успокоюсь и начал вводить раствор. Я уже ничего не понимала. Такой боли я еще не чувствовала. Ассистент поднес ко мне ватку, смоченную нашатырем чтобы я не потеряла сознание. Я кричала, задыхалась слезами, пыталась дернуться, но тщетно. Игла выскользнула из меня, но это не принесло облегчения. Боль была нестерпимой. И тут врач открыл катетер и жидкость полилась из моего раздраженного мочевого пузыря. Затем он резким движением выдернул трубку из моей уретры. –Отлично. Теперь расширим твой проход. Начнем с бужирования. Врач смазал чем-то ужасный инструмент и начал вводить его в мою измученную дырочку. Мне казалось что в уретру вводят раскаленный штырь. Когда буж продвинулся достаточно глубоко, врач стал вращать им во мне, наклонять, двигать туда-обратно, причиняя этим мне неслыханные страдания. Я кричала, срывая голос. Я была готова на все лишь бы это прекратилось. Но врач все не останавливался. И вот наконец пытка закончилась. Врач так же резко выдернул из меня буж –Что ж, уретральный проход очень узкий. Сейчас мы это исправим. Врач достал какой-то ужасный предмет, похожий на орудие средневековых пыток. –Это уретральное зеркало. Сейчас я введу его в тебя, а затем порву им твою уретру. Врач показал мне как раскрывается этот прибор. Я медленно сходила с ума. Врач протер этот инструмент и начал медленно вводить в меня. Было очень тяжело это терпеть. Моя раздраженная и исцарапанная уретра невыносимо болела. –Приготовься, сейчас тебе будет очень больно. Сейчас я раскрою в тебе уретральное зеркало. Ассистент заранее поднес к моему лицу нашатырь. Боль. Резкая, адская, нестерпимая, режущая, не прекращающаяся. –Сейчас я буду дальше рвать твою уретру. Моя маленькая дырочка бешено растягивалась. Я чувствовала как рвется плоть. Боль. Темнота. Я потеряла сознание.