# УЗИ простаты и мошонки

Eromo.Org

Рассказ скачан на сайте http://eromo.org Название: УЗИ простаты и мошонки

Спорим, что всем интересно, что такое УЗИ простаты? Ой, только не говорите, что медицинские штучки дрючки, да связанные с Вашим организмом не воспаляют воображение… Ладно, расскажу я Вам, что такое узи простаты и мошонки на своем опыте.

Утро, сижу значит я на диванчике, весь такой чистый, как цветок лотоса, и пахнущий после душа. Да… еще забыл сказать оклизмовенный для полной чистоты. Значит, сижу, жду своей очереди, а все вокруг загибаются… ну типо те кто воду пьют. Моя очередь, тетка врач узи лет 45 все повидавшая и молодая ассистентка лет 24, дрюкает кнопочки своими пальчиками на компьютере. Стандартная фраза, ложитесь на спину, приспустите немного брюки, хрясь. . тебе геля противного и холодного на живот примерно до основания члена см 10 не доходит и начинает елозить датчиком, ну ощущения не противные, напоминает как будто вы вылили любриканта на живот и начинаете его собирать руками, да, мокро, а кому легче.

Фраза – надо выпить звучит как то призывающее, так бы с припущенными штанами и наливайте, выпьем, а я тут шоколадку принес, да не тут то было, пейте из куллера водички. Кое как избавившись от геля, одеваемся, подходим к куллеру, наливаем стакан воды и выпиваем залпом. Прикольно? Хрен то там… таким действием я вливаюсь в отряд загибающих, хотящих в туалет, второй стакан, третий, дурно? Не фига… ходим туда сюда, еще стакан, желудок отрыгивает воду, но ты не даешь ей выливаться, еще бульк стакан… после седьмого или десятого понимаешь, что вариант отряда загибавшихся прошел, ты в отряде умерших от воды) ) ) Пытаемся сдерживать позывы в туалет ползу в кабинет, повторяем все опять, но, Вы когда писать хотите, а вам датчиком по мочевому пузырю давят, приятно? Когда она давит датчиком, вода выливается изо рта… сдерживаем воду и глотаем обратно… о чудо… все кажется, да не фига…

Терпеть можете? Говорю… могу… если встану… все вылью, прям в кабинете, из всех щелей… Клоц замок в кабинете, ассистентка в предвкушении облизывает губы, вот мымра… . И так хреного, а она тут порно фильмы устраивает, поворачиваемся задом и как можно эротичнее снимаем джинсы и трусы ну или плавки, короче… с голой жопой стоим к ассистентке и эротично ложимся на кушетку придерживая член руками… Краем глаза смотрю на ассистентку… у той косоглазие по полной, рожа довольная… Врач, руки вдоль тела, ложимся на левой бок и как можно ближе коленки пододвигаем к груди… картинка просто со стороны класс… волосатая жопа, ветерок ласкает анус, не чего не вижу, но чувствую как чтото холодное в марсианском костюме, ну датчик с наболдажником в презервативе смазанной гелем тычется в анус. Сжимаем анус как можно… Расслабтесь, какой нахрен расслабтесь, чувствуешь себя девочкой, которую сейчас распечатают в анус.

Датчик медленно ползет сквозь сфинктер… в голове мысли – писец, вот и пришел твой день, ты теперь в жопе не девственник, жду приятных вещей, а тут хрен та там, умом начинаешь понимать ощущения твоей девушки или жены или подруги которую ты пытаешься буравить своим членом в зад, и почему это она вся елозит, а ты ее ловишь по кровати… . Сам, лежа с датчиком в жопе чувствуешь, что счастья пока нет… поступательные движения датчиком имитирующие половой акт в жопе ища простату… вот она… чуть влево, чуть вправо… чуть дальше, чуть назад. Не чувствуется, что говорят, что в жопе много окончаний… может у кого есть, я не почувствовал радости. 5 минут унижения, и чпок, датчик вынули… слава богу… перевернитесь на спину, ноги вместе, держите свое достоинство чтобы не мешало, Вот тут то ассистетка поняла, что надо салфеток доложить которыми вытираться… и именно в этот момент, она встает со стула обходит кушетку, проходит мимо и свербя глазами мой член кладет на полку салфетки, так хотелось сказать… Вы их пересчитайте может…

Обходя кушетку, опять облизываясь… . (может в кабинете жарко?) смотрит мне в пах, и идет за стол… а вот тут товарищи начинается самое хи… выливаем гель на яйца и начинаем датчиком как утюгом их прокатывать… ощущения не очень приятные… но и не болезненные, ты лежишь, хочется в туалет, а тебе как в гестапо утюгом по яйцам, странно что после потери девственности 2 см датчиком в анус, я еще не описался… терплю… . Все. . яичко за яичком, еще что то… все можете одеваться… кое как вытеревшись, бежим в туалет, и сидя на толчке понимаешь всю мощь нашей медицины… . Помочились, опять на стол… . Опять гель… опять датчик, давление на пустой мочевой пузырь больнее чем на полный… все… . Одеваемся, натягиваем трусы запачканные гелем и выметаемся из кабинета… . УЗИ пройдено.